Луи Арагон
Фениксът се възражда от пепелта си

Превод от френски: Стефан Гечев, 1987

chitanka.info

На Джорджо де Кирико

Стоеше надпис върху любовта

Изходът в случай на пожар е забранен

Стоеше надпис на небето

Бъркате Пътят ви оттука не минава

А на нощта беше написано

Нямаше нищо на нощта написано

(„Съдбата на поезията“, 1925–1926)

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.